0 200 400 600 800 1 us 1200 Entity:ilu Architecture:dataflow Date: Tue Dec 9 23:15:05 1997 Page 1

/reset

/clk /ilu_enable

/prime /to_mem /and_or

/rel UUUU 1110 /bef UUUU 0011 /act UUUU 0111 /aft UUUU 0101 /water UUUU 0000 /redge UUUU 1111 /a UUUUUUUU 10101010 /b UUUUUUUU 01010101 /c UUUUUUUU 10101010 11101010 01111010 01011110 01010111 /ilu_done /w_output /inc_waddr

/clear /request

/ready

/init /term /carry 0UUUU 01111 /nxt 00000 10000 11000 01000 00100 00010 00001 /conf UUUU0 11110 /subready 0000 1000 0000 0100 0000 0010 0000 0001 0000 /it__1/it1/it1/state 00 01 10 /it__2/iti/iti/state 00 01 10 /it__3/iti/iti/state 00 01 10 /it__4/iti/iti/state 00 01 /cu/present_state st0 st1 st2 st3 st4 st3 st4 st3 st4 st3 st5 /cu/next_state st0 st1 st2 st3 st4 st3 st4 st3 st4 st3 st5 st0 /tempready 0000 1111 0000 0111 0000 0011 0000 0001 0000