02/14/03 15:08 C:\SYNAPTICAD\project\default\SimulatedDiagramResult.btim 1.1

For evaluation only.To order, call SynaptiCAD:(800)804-7073|http://www.syncad.com

0ns 20ns 40ns 60ns 80ns 100ns 120ns 140ns 160ns

FSMtest.R

FSMtest.RESET

FSMtest.CLKM

FSMtest.ZOUT

FSMtest.gwg.MooreState[1:0] 0 2 1 3 0